7 FINANCIACIÓN DEL EQUIPO INVESTIGADOR

La actividad desarrollada por la Unidad de Física de Partículas del CIEMAT en los ultimos años ha estado financiada con cargo a los presupuestos del CIEMAT y a Proyectos de Investigación y Desarrollo y Acciones Especiales del Programa Nacional de Física de Altas Energías de la CICYT.

Con cargo a los Presupuestos del CIEMAT se han cubierto los gastos de Personal, con excepción de los becarios FPI y los contratos del programa de Reincorporación de Doctores de la DGICYT, gastos para Material Inventariable y Fungible (del orden de 3.5 Mptas/año), Viajes y Dietas (del orden de 4.0 Mptas/año) y los gastos de mantenimiento y operación del experimento L3 en el CERN (20 Mptas al año).

En las Tablas 1 y 2 se presenta el detalle de la financiación recibida con cargo al Programa Nacional de la CICYT.

TABLA 1: Financiación CICYT: L3, I + D

Referencia y Subvención Entidad Periodo Título del Proyecto (Miles de Ptas) AEN91-1283-E 6000 CICYT 1991 “Participación en RD5” AEN93-1069-E 13000 CICYT 1993 “Prototipos de Módulos Calorimétricos para LHC” AEN94-1264-E 12000 CICYT 1994 “Calorimetría con PPC’s para LHC” AEN95-1335-E 13800 CICYT 1995 “Construcción y prueba de un calorímetro para CMS” AEN96-2051-E 2100 CICYT 1996 “Calorimetría a pequeño ángulo para CMS” AEN92-0829-E 25500 CICYT Junio 1992- “Realización de los experimentos L3 y WA94 en los aceleradores LEP y SPS del CERN. Investigación y desarrollo para el proyecto LHC”

Mayo 1994

AEN94-0101-E 30000 CICYT Junio 1994- “Participación en el experimento L3” Mayo 1996 AEN96-1645-E 33900 CICYT Junio 1996 “Participación en el experimento L3” Mayo 1999

TABLA 2: Financiación CICYT: CMS Muones

Referencia y Subvención Entidad Periodo Título del Proyecto (Miles de Ptas) AEN93-1012-E 3000 CICYT 1993 “Diseño y desarrollo de un sistema de alineamiento de detectores” AEN94-1263-E 9700 CICYT 1994 “Desarrollo de un prototipo de Sistema de Alineamiento para CMS” AEN95-1331-E 14500 CICYT 1995 “Construcción de un prototipo de cámaras de deriva para el Detector de Muones de CMS” AEN95-1332-E 13590 CICYT 1995 “Desarrollo y pruebas de prototipos para el sistema de Alineamiento de CMS” AEN95-2023-E 3000 CICYT 1995 “Evaluación de una contribución al Sistema Front End Read Out del experimento CMS” AEN96-1646-C03-01 29095 CICYT Julio 1996- “Construcción de cámaras de deriva para el Detector Central de Muones del Experimento CMS”

Junio 1997

AEN96-1646-C03-02 7000 CICYT Julio 1996- “Diseño y construcción del sistema de alineamiento que relaciona el Detector de Muones con el Detector central de Trazas en el experimento CMS”

Junio 1997

AEN96-1646-C03-03 5200 CICYT Julio 1996- “Diseño y fabricación de componentes electrónicos para los sistemas de adquisición de datos y trigger del Detector de Muones del experimento CMS”

Junio 1997