11 INGRESOS

INGRESOS 114

Los ingresos previstos proceden fundamentalmente del Programa Nacional de Física de Altas Energías del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de la CICYT. Se espera obtener una financiación de aproximadamente 100-115 Mpts/año para los dos primeros años del Proyecto. Para el tercer año se van a explorar otras fuentes de financiación: la Colaboración CMS, para la componente de Electrónica del subproyecto CMS, y el Programa del Espacio y la Agencia Europea del Espacio para el subproyecto AMS.